XSEG    segment public 'XSEG'
;
;********************************************************************************
;*  this segment located at 90000h -> 9ffffh                                    *
;*  function 1: reserve xilinx data
;********************************************************************************
xData   db      2000h   dup (?)     ;temp buffer for configure xlinx 4003
        ;
XSEG    ends

