[Normal]
pldRedEpldAlg=xc_9500, Design.TASKlinkDes, 835821033, By-Pin/Choose
pldFitDesTiming=xc_9500, Design.TASKfitDes, 835852996, On
pldFitEpldRegSyn=xc_9500, Design.TASKoptDes, 836281860, Keep User D and T
pldFittimRptOption=xc_9500, Design.TASKtimRpt, 836283202, Detail

[STRATEGY-LIST]
Normal=True, 835734498

