[Normal]
pldFitDesMRpin=xc_7000, Design.TASKfitDes, 867893063, On
pldFitDesLowPwr=xc_9500, Design.TASKfitDes, 871320015, Off
pldFitDesTiming=xc_9500, Design.TASKfitDes, 871354407, On
pldFitDesFastOEopt=xc_9500, Design.TASKfitDes, 871354407, On
pldFitDesFastCLKopt=xc_9500, Design.TASKfitDes, 872374514, On
pldFittimRptOption=xc_9500, Design.TASKtimRpt, 872374412, Detail

[STRATEGY-LIST]
Normal=True, 868123165

