[Normal]
pldFitDesTiming=xc_9500, Design.TASKfitDes, 884986122, On
pldFitDesFastCLKopt=xc_9500, Design.TASKfitDes, 884986122, On

[STRATEGY-LIST]
Normal=True, 884968817
