; bptdll.def : Declares the module parameters for the application.

LIBRARY      BPT251
DESCRIPTION  'Breakpoint classes'
EXETYPE      WINDOWS

CODE         LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS
    _TEXT       PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
    WEP_TEXT    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

HEAPSIZE     1024   ; initial heap size
; Stack size is passed as argument to linker's /STACK option


EXPORTS

	; required WEP entry point (uses library WEP)
    WEP @1 RESIDENTNAME PRIVATE

	; Explicitly exported initialization routine
    InitDLL_BreakpointServer @2 NONAME

	; other explicit exports can go here
	BreakpointCmd       @100 NONAME
	ClearCmd            @101 NONAME
	BptGetBpList		@102 NONAME
	BptInitBpEnv		@103 NONAME
	BptFreeBpEnv		@104 NONAME
	BptClrBp			@105 NONAME
	BptSetBp			@106 NONAME
	BptIsBreakpoint		@107 NONAME
	BptClrBpFromList	@108 NONAME
	BptSetBpFromList    @109 NONAME
	BptSetAllBpInList	@110 NONAME

	; Explicitly exported classes

; CBpData
	?GetRuntimeClass@CBpData@@VFCPEUCRuntimeClass@@XZ	@200 NONAME

	