; bptdll.def : Declares the module parameters for the application.

LIBRARY      INIT251
DESCRIPTION  'Init251 classes'
EXETYPE      WINDOWS

CODE         LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS
    _TEXT       PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
    WEP_TEXT    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

HEAPSIZE     1024   ; initial heap size
; Stack size is passed as argument to linker's /STACK option



EXPORTS

	; required WEP entry point (uses library WEP)
    WEP @1 RESIDENTNAME PRIVATE
     Init251DLL                           @2 NONAME
     OpenCommunicationDialog  @3 NONAME  
     OpenAbiComDlg			  @4 NONAME
    
;IMPORTS
	
