LIBRARY      WHPTEXEC

DESCRIPTION  'MICEPack TRIG Dynamic Link Library'
EXETYPE      WINDOWS
STUB 'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE     1024

EXPORTS      WEP                          @1
             LibMain                      @2
             InitCServer                  @3
             WhptOpenWindow               @4
             WhptExistsWindow             @5
             WhptCloseWindow              @6
             WhptGetWatchpoints           @7

IMPORTS     cliulib.GetToolBarHandle
            cliulib.RegisterHelpEntry
            sdserver.Sds2AbiFwLoadWatchpoints
            sdserver.Sds2AbiFwSetBkptNonmask
            sdserver.Sds2AbiFwSetISCT_SER
            malloc.TMalloc
            event.ConvTextToU32
            errtext.ErrDisplayError
; /******************************** E O F ***********************************/

