LIBRARY      BKROOT

DESCRIPTION  'TBird bkroot processor-must-be-halted Link Library'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE     1024

EXPORTS WEP                     @1 RESIDENTNAME
        LibMain                 @3
        BkProcessorMustBeHalted @4
        BkProcessorMustBeHaltedAbsolute @5
        BkGetEmulationStatus    @6
        BkSetRunAccess          @7
        BkClearRunAccess        @8
        BkGetRunAccess          @9
        BkRootInit              @10

IMPORTS
        SDSERVER.SdRegister
        SDSERVER.SdReadMember

; Error text handler
        ERRTEXT.ErrInitDLL
        ERRTEXT.ErrDisplayError

; /******************************** E O F ***********************************/
