; ****************************************************************************
; **
; **  NAME:  WSNET.DEF
; **
; **  DESCRIPTION:
; **     WINDOWS PC-NFS NETWORK COMMUNICATION LIBRARY MODULE DEFINITION FILE.
; **
; **  $LOG$
; ** 
; **  $HEADER$
; **
; **  COPYRIGHT (C) 1991-4 MICROTEK INTERNATIONAL.  ALL RIGHTS RESERVED.
; **
; **************************************************************************/
; MUST BE "WSCOM" TO BE ABLE TO REPLACE SERIAL COMM LIBRARY.
LIBRARY      WSCOM
DESCRIPTION 'WINDOWS TCP/IP COMMUNICATION DLL'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    8192

EXPORTS WEP                     @1
        WSCOMINIT               @2
        WSCOMCONFIG             @3
        WSCOMREAD               @4
        WSCOMWRITE              @5
        WSCOMRECVTIMER          @6
        WSCOMCLOSE              @7
        WSCOMFLUSH              @8
        WSCOMACKREQUIRED        @9
        WSCOMUPLOADPACKETSIZE   @10

IMPORTS
        ERRTEXT.ERRDISPLAYERROR
        ERRTEXT.ERRGETERRORTEXT
        ERRTEXT.ERRINITDLL
        ERRTEXT.ERRMESSAGEBOX
        MALLOC.TMALLOC
        MALLOC.TFREE
        CLIULIB.GETPOWERVIEWSVERSION
