LIBRARY	  MALLOC
DESCRIPTION 'Malloc & Free'
EXETYPE   WINDOWS
STUB	 'WINSTUB.EXE'

CODE	  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	  PRELOAD MOVABLE SINGLE

HEAPSIZE	2048

EXPORTS
    WEP             @1  RESIDENTNAME
    TMalloc      	@2
    TFree		    @3
    HeapClean		@4
    LibMain         @5

IMPORTS
    errtext.ErrDisplayError
    errtext.ErrInitDLL
