LIBRARY   MALLOC
DESCRIPTION 'Malloc & Free'
EXETYPE   WINDOWS
STUB     'WINSTUB.EXE'

CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVABLE SINGLE

HEAPSIZE        2048

EXPORTS
    WEP             @1  RESIDENTNAME
    TMalloc         @2
    TFree           @3
    HeapClean       @4
    LibMain         @5
    InitCServer     @6
    HeapCliVerify   @7
    HeapCliDump     @8
    HeapVerify      @9
    HeapDump        @10
    GetVerifyHeap   @11
    SetVerifyHeap   @12
    HeapCliDebug    @13

IMPORTS
    errtext.ErrDisplayError
    errtext.ErrInitDLL
